 -1.050229645E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.092200E+00  dx in pixels
 -1.054460E+01  dy in pixels
      1.020055  scalx
      1.019385  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
