 -8.869766690E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.588430E+00  dx in pixels
 -1.915609E+01  dy in pixels
      1.016035  scalx
      1.020674  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
