 -1.031114169E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.372300E+00  dx in pixels
 -1.463020E+01  dy in pixels
      1.018721  scalx
      1.019824  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
