 -1.206565044E-02 -2.203051326E-04 -1.542045108E-04 -1.160095934E-04  rotation in radian
  4.086000E+00  dx in pixels
 -1.016930E+01  dy in pixels
      1.017296  scalx
      1.022482  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
