 -1.049609144E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.470378E+00  dx in pixels
 -1.510609E+01  dy in pixels
      1.021082  scalx
      1.017650  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
