 -1.111650344E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.601342E-02  dx in pixels
  6.902163E-02  dy in pixels
      1.034232  scale x
      1.024681  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
