 -1.086670672E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.767988E+00  dx in pixels
 -1.586232E+01  dy in pixels
      1.013054  scalx
      1.025235  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
