 -1.216849972E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.561900E+00  dx in pixels
 -9.858000E+00  dy in pixels
      1.015439  scalx
      1.024677  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
