 -1.183393309E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.999900E+00  dx in pixels
 -8.272800E+00  dy in pixels
      1.017332  scalx
      1.022081  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
