 -1.211162355E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.733800E+00  dx in pixels
 -8.676500E+00  dy in pixels
      1.015760  scalx
      1.024014  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
