 -1.070846606E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.469402E+00  dx in pixels
 -1.664444E+01  dy in pixels
      1.016363  scalx
      1.021080  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
