 -1.206148006E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.235800E+00  dx in pixels
 -9.929700E+00  dy in pixels
      1.018861  scalx
      1.020507  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
