 -1.103337678E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.038786E+00  dx in pixels
 -1.521875E+01  dy in pixels
      1.014047  scalx
      1.023492  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
