 -1.209362378E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.228800E+00  dx in pixels
 -8.848500E+00  dy in pixels
      1.016712  scalx
      1.022800  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
