 -1.163917288E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.552799E-02  dx in pixels
 -5.523133E-02  dy in pixels
      1.027411  scale x
      1.030659  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
