 -1.039688747E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.920762E+00  dx in pixels
 -1.633601E+01  dy in pixels
      1.014872  scalx
      1.023065  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
