 -1.175287447E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.552200E+00  dx in pixels
 -1.160570E+01  dy in pixels
      1.017041  scalx
      1.022195  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
