 -1.174093288E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.120900E+00  dx in pixels
 -8.662200E+00  dy in pixels
      1.018359  scalx
      1.021353  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
