 -1.138559308E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.949676E-02  dx in pixels
  8.482469E-02  dy in pixels
      1.029291  scale x
      1.029335  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
