 -1.080240693E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.483034E+00  dx in pixels
 -1.551816E+01  dy in pixels
      1.009494  scalx
      1.027362  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
