 -1.213949493E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.303100E+00  dx in pixels
 -9.431600E+00  dy in pixels
      1.011678  scalx
      1.026509  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
