 -1.085901055E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.656619E+00  dx in pixels
 -1.601831E+01  dy in pixels
      1.013241  scalx
      1.025158  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
