 -1.192605955E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.083600E+00  dx in pixels
 -1.019420E+01  dy in pixels
      1.015408  scalx
      1.024591  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
