 -1.197656201E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.817400E+00  dx in pixels
 -1.049790E+01  dy in pixels
      1.014968  scalx
      1.024594  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
