 -1.084917894E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.219076E+00  dx in pixels
 -1.611908E+01  dy in pixels
      1.014276  scalx
      1.024605  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
