 -1.192939994E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.716500E+00  dx in pixels
 -9.082200E+00  dy in pixels
      1.016651  scalx
      1.023832  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
