 -1.154959082E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.269125E-02  dx in pixels
 -1.358800E+01  dy in pixels
      1.008469  scalx
      1.028302  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
