 -1.198046612E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.645500E+00  dx in pixels
 -9.550400E+00  dy in pixels
      1.018937  scalx
      1.019731  scaly
        12.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
