 -1.053417338E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.173088E+00  dx in pixels
 -1.655532E+01  dy in pixels
      1.016557  scalx
      1.021198  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
