 -1.064383948E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.356859E+01  dx in pixels
 -1.727989E+01  dy in pixels
      1.013728  scalx
      1.024343  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
