 -1.201227248E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.417000E+00  dx in pixels
 -6.797800E+00  dy in pixels
      1.015892  scalx
      1.023556  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
