 -1.173895011E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.549100E+00  dx in pixels
 -9.451100E+00  dy in pixels
      1.015399  scalx
      1.024854  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
