 -1.062649375E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.969391E+00  dx in pixels
 -1.524745E+01  dy in pixels
      1.011775  scalx
      1.024154  scaly
       100.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
