 -1.074593602E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.127900E+01  dx in pixels
 -1.691115E+01  dy in pixels
      1.013673  scalx
      1.025286  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
