 -1.210503195E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.029400E+00  dx in pixels
 -8.527000E+00  dy in pixels
      1.012946  scalx
      1.027191  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
