 -1.022924386E-02  1.170873719E-04  1.741500747E-04  1.648224517E-04  rotation in radian
 -9.583300E+00  dx in pixels
 -1.619537E+01  dy in pixels
      1.015047  scalx
      1.021906  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
