 -1.147414246E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.916600E+00  dx in pixels
 -9.687400E+00  dy in pixels
      1.019478  scalx
      1.017478  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
