 -1.142251981E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.045800E+00  dx in pixels
 -9.165300E+00  dy in pixels
      1.018163  scalx
      1.019313  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
