 -1.149939588E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.304900E+00  dx in pixels
 -8.810500E+00  dy in pixels
      1.016293  scalx
      1.021275  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
