 -1.003839509E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.003301E+01  dx in pixels
 -1.624093E+01  dy in pixels
      1.014207  scalx
      1.023701  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
