 -1.028141865E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.146636E+00  dx in pixels
 -1.512085E+01  dy in pixels
      1.015154  scalx
      1.021908  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
