 -1.078821352E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.704838E+00  dx in pixels
 -1.497776E+01  dy in pixels
      1.011488  scalx
      1.023810  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
