 -1.009407085E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.493802E+00  dx in pixels
 -1.619512E+01  dy in pixels
      1.020658  scalx
      1.014651  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
