 -1.064740927E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.054097E+00  dx in pixels
 -1.460352E+01  dy in pixels
      1.014644  scalx
      1.021224  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
