 -1.206077727E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.523600E+00  dx in pixels
 -9.295100E+00  dy in pixels
      1.017280  scalx
      1.020505  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
