 -9.228757700E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.190120E+01  dx in pixels
 -1.950232E+01  dy in pixels
      1.014118  scalx
      1.021702  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
