 -1.018292674E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.960608E+00  dx in pixels
 -1.646687E+01  dy in pixels
      1.013963  scalx
      1.022255  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
