 -1.168610574E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.084200E+00  dx in pixels
 -1.271440E+01  dy in pixels
      1.016062  scalx
      1.021257  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
