 -9.733880870E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.207037E+00  dx in pixels
 -1.703661E+01  dy in pixels
      1.016135  scalx
      1.019642  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
