 -1.098438187E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.793800E+00  dx in pixels
 -1.431310E+01  dy in pixels
      1.018531  scalx
      1.018629  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
